-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335922995691
cusum  =  0.158539653081
eta  =  0.457578931333
hl_amp_ratio  =  0.232412280387
kurtosis  =  -0.0360644512866
n_points  =  363
period  =  0.540521963676
period_SNR  =  45.2947777697
period_log10FAP  =  -48.7892236106
period_uncertainty  =  8.09940624741e-05
phase_cusum  =  0.226492121655
phase_eta  =  0.170334784836
phi21  =  0.709275722809
phi31  =  -1.52566053927
quartile31  =  0.325
r21  =  0.39683774706
r31  =  0.263266871734
shapiro_w  =  0.865583658218
skewness  =  -1.02087294292
slope_per10  =  -0.0855277294293
slope_per90  =  0.181634530459
stetson_k  =  0.666195920434
weighted_mean  =  14.6507018746
weighted_std  =  0.260399004131
