-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347292164632
cusum  =  0.155060799601
eta  =  1.19445891254
hl_amp_ratio  =  0.339444393756
kurtosis  =  -0.618628054741
n_points  =  117
period  =  0.537214120566
period_SNR  =  23.7397258712
period_log10FAP  =  -10.0423656411
period_uncertainty  =  9.87344493131e-05
phase_cusum  =  0.286491229637
phase_eta  =  0.179734235593
phi21  =  0.785380003203
phi31  =  1.88241076627
quartile31  =  0.41
r21  =  0.518115244313
r31  =  0.337293926977
shapiro_w  =  0.903173267841
skewness  =  -0.736574151112
slope_per10  =  -0.157236073312
slope_per90  =  0.328664483864
stetson_k  =  0.705081574394
weighted_mean  =  15.5529783361
weighted_std  =  0.299293671268
