-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193361582721
cusum  =  0.126172632238
eta  =  0.553881526742
hl_amp_ratio  =  1.1589824679
kurtosis  =  -1.38698143529
n_points  =  199
period  =  0.330706309766
period_SNR  =  34.7263438655
period_log10FAP  =  -32.4786283948
period_uncertainty  =  5.30620563283e-05
phase_cusum  =  0.294658252982
phase_eta  =  0.198912350517
phi21  =  -1.79395307667
phi31  =  -2.60756436502
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0362066956513
r31  =  0.0776492586204
shapiro_w  =  0.92423248291
skewness  =  0.100563239655
slope_per10  =  -0.24571805968
slope_per90  =  0.21341149023
stetson_k  =  0.878563113273
weighted_mean  =  15.2664883221
weighted_std  =  0.139022764392
