-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288266834232
cusum  =  0.12395031671
eta  =  0.517641704395
hl_amp_ratio  =  0.544402115308
kurtosis  =  0.00935424118684
n_points  =  247
period  =  0.565340233951
period_SNR  =  29.9002076184
period_log10FAP  =  -25.7511492856
period_uncertainty  =  8.81800984455e-05
phase_cusum  =  0.252218616582
phase_eta  =  0.394758898656
phi21  =  -2.04271311046
phi31  =  -0.96121622115
quartile31  =  0.25
r21  =  0.454064457167
r31  =  0.239424228717
shapiro_w  =  0.935337662697
skewness  =  -0.810799313526
slope_per10  =  -0.109682476021
slope_per90  =  0.261500000488
stetson_k  =  0.782579080699
weighted_mean  =  13.399173913
weighted_std  =  0.189845586111
