-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312202695347
cusum  =  0.140505828452
eta  =  0.617549563287
hl_amp_ratio  =  0.373775634287
kurtosis  =  -0.593877617017
n_points  =  272
period  =  0.521729319547
period_SNR  =  38.5334030268
period_log10FAP  =  -38.5651358196
period_uncertainty  =  7.68469525737e-05
phase_cusum  =  0.236842094574
phase_eta  =  0.107794600214
phi21  =  -2.2332493609
phi31  =  -4.49677821432
quartile31  =  0.4
r21  =  0.456434597297
r31  =  0.322974462501
shapiro_w  =  0.911465764046
skewness  =  -0.730063418568
slope_per10  =  -0.103223285677
slope_per90  =  0.222347972506
stetson_k  =  0.758870638471
weighted_mean  =  13.591485574
weighted_std  =  0.26365076901
