-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194660061534
cusum  =  0.108170156007
eta  =  0.653264812725
hl_amp_ratio  =  0.767177085808
kurtosis  =  -0.737164157004
n_points  =  354
period  =  0.588225609849
period_SNR  =  36.0124184753
period_log10FAP  =  -35.5660105973
period_uncertainty  =  9.35592352933e-05
phase_cusum  =  0.211816591574
phase_eta  =  0.409490825574
phi21  =  1.09116077018
phi31  =  2.52297752009
quartile31  =  0.2875
r21  =  0.418606806739
r31  =  0.361635222625
shapiro_w  =  0.976218402386
skewness  =  -0.263485099273
slope_per10  =  -0.113576358383
slope_per90  =  0.148239827196
stetson_k  =  0.821103678726
weighted_mean  =  12.7465849057
weighted_std  =  0.181610295399
