-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.514815203982
cusum  =  0.113906461886
eta  =  0.7004801094
hl_amp_ratio  =  0.324498959444
kurtosis  =  -0.804628975533
n_points  =  311
period  =  0.417346647928
period_SNR  =  42.4259929406
period_log10FAP  =  -37.5032509959
period_uncertainty  =  5.96493553768e-05
phase_cusum  =  0.267644599801
phase_eta  =  0.391038295531
phi21  =  0.808927074146
phi31  =  1.74736307687
quartile31  =  0.82
r21  =  0.506569873735
r31  =  0.320139580713
shapiro_w  =  0.878728508949
skewness  =  -0.734727972138
slope_per10  =  -0.0623953467689
slope_per90  =  0.0944366876608
stetson_k  =  0.748180569032
weighted_mean  =  12.5381340879
weighted_std  =  0.513734045829
