-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408292281557
cusum  =  0.13195232424
eta  =  0.48539357582
hl_amp_ratio  =  0.255039007184
kurtosis  =  -0.780352602378
n_points  =  328
period  =  0.464161698899
period_SNR  =  40.6909800545
period_log10FAP  =  -42.8995121989
period_uncertainty  =  6.19973429033e-05
phase_cusum  =  0.21569711667
phase_eta  =  0.397362741616
phi21  =  -2.336932
phi31  =  -1.30854631041
quartile31  =  0.5675
r21  =  0.396101915081
r31  =  0.268655543028
shapiro_w  =  0.860146641731
skewness  =  -0.77694342353
slope_per10  =  -0.109103355217
slope_per90  =  0.121465436221
stetson_k  =  0.716556698301
weighted_mean  =  14.903607155
weighted_std  =  0.386372805757
