-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.266228631934
cusum  =  0.0922801061863
eta  =  0.68159340144
hl_amp_ratio  =  3.7170160566
kurtosis  =  0.443594628904
n_points  =  337
period  =  0.130259870602
period_SNR  =  48.4909453834
period_log10FAP  =  -49.3663688043
period_uncertainty  =  4.53096723177e-06
phase_cusum  =  0.244616977654
phase_eta  =  0.202101852055
phi21  =  0.0698682435072
phi31  =  -0.0357654081799
quartile31  =  0.18
r21  =  0.316696448516
r31  =  0.0802583262528
shapiro_w  =  0.826185464859
skewness  =  1.18779710752
slope_per10  =  -0.0343263920628
slope_per90  =  0.0386157669454
stetson_k  =  0.692850621352
weighted_mean  =  15.719032577
weighted_std  =  0.174172194893
