-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230271304104
cusum  =  0.244323259867
eta  =  0.677448589929
hl_amp_ratio  =  1.86518842665
kurtosis  =  -1.3756366453
n_points  =  73
period  =  0.250693001283
period_SNR  =  11.7605749182
period_log10FAP  =  -7.47585620243
period_uncertainty  =  1.34046092397e-05
phase_cusum  =  0.293754129839
phase_eta  =  0.170108689856
phi21  =  -0.217945250497
phi31  =  0.133106039276
quartile31  =  0.34
r21  =  0.235370148933
r31  =  0.0728170582238
shapiro_w  =  0.89015096426
skewness  =  0.351311707131
slope_per10  =  -0.344999996014
slope_per90  =  0.471432460149
stetson_k  =  0.846524316843
weighted_mean  =  13.8952436195
weighted_std  =  0.164244381187
