-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.134218334543
cusum  =  0.20601948911
eta  =  0.789505029525
hl_amp_ratio  =  1.88646740855
kurtosis  =  -0.214004326045
n_points  =  42
period  =  13.7169235762
period_SNR  =  7.90288854106
period_log10FAP  =  -1.73605611462
period_uncertainty  =  0.0605615494749
phase_cusum  =  0.319972764032
phase_eta  =  0.478140158385
phi21  =  -0.772344159837
phi31  =  0.946163344799
quartile31  =  0.105
r21  =  0.414617298089
r31  =  0.457341344787
shapiro_w  =  0.941036581993
skewness  =  0.383833934758
slope_per10  =  -4.07518344137
slope_per90  =  10.7453509126
stetson_k  =  0.711441534653
weighted_mean  =  11.584047619
weighted_std  =  0.112927695448
