-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.155286269551
cusum  =  0.176115614756
eta  =  0.479915323204
hl_amp_ratio  =  0.677872592772
kurtosis  =  -0.295332842711
n_points  =  303
period  =  0.403330009889
period_SNR  =  29.4250953063
period_log10FAP  =  -29.1396998468
period_uncertainty  =  3.6259272095e-05
phase_cusum  =  0.237337572526
phase_eta  =  0.621380041321
phi21  =  1.99781325534
phi31  =  2.77792330226
quartile31  =  0.21
r21  =  0.387162096941
r31  =  0.265349826403
shapiro_w  =  0.951532483101
skewness  =  -0.624399371634
slope_per10  =  -0.0887398443236
slope_per90  =  0.075136992515
stetson_k  =  0.761726129159
weighted_mean  =  16.0889272851
weighted_std  =  0.159693072402
