-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338109493632
cusum  =  0.0872853437373
eta  =  0.593838553744
hl_amp_ratio  =  0.38109417391
kurtosis  =  -0.696667899325
n_points  =  375
period  =  0.506467169166
period_SNR  =  41.5259325423
period_log10FAP  =  -44.454237974
period_uncertainty  =  8.25402839989e-05
phase_cusum  =  0.289482696456
phase_eta  =  0.0480686455758
phi21  =  -2.57134948289
phi31  =  -4.69763420044
quartile31  =  0.46
r21  =  0.470323204461
r31  =  0.443634321561
shapiro_w  =  0.898454606533
skewness  =  -0.720708298589
slope_per10  =  -0.135209338706
slope_per90  =  0.155062369189
stetson_k  =  0.760526790518
weighted_mean  =  14.8617439654
weighted_std  =  0.303329142309
