-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.267043736632
cusum  =  0.25607778444
eta  =  0.844095727649
hl_amp_ratio  =  0.689768108101
kurtosis  =  -0.146028600665
n_points  =  40
period  =  0.374239585007
period_SNR  =  7.6300899496
period_log10FAP  =  -1.25437023639
period_uncertainty  =  4.48863076931e-05
phase_cusum  =  0.274784324043
phase_eta  =  0.607103498262
phi21  =  0.643155363183
phi31  =  4.18171122032
quartile31  =  0.2175
r21  =  0.244898264083
r31  =  0.121380987713
shapiro_w  =  0.947079122066
skewness  =  -0.557424693066
slope_per10  =  -0.238914408272
slope_per90  =  0.312323694205
stetson_k  =  0.716390803479
weighted_mean  =  15.8372173942
weighted_std  =  0.207902176112
