-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404054607352
cusum  =  0.119707987582
eta  =  0.517980891373
hl_amp_ratio  =  0.149092632895
kurtosis  =  0.0916061397387
n_points  =  346
period  =  0.444782536781
period_SNR  =  41.7821122132
period_log10FAP  =  -40.5991991289
period_uncertainty  =  5.50800653023e-05
phase_cusum  =  0.294921758079
phase_eta  =  0.429827945213
phi21  =  -2.49537295519
phi31  =  -4.71951895817
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.437829082917
r31  =  0.213971935218
shapiro_w  =  0.807111620903
skewness  =  -1.17207882919
slope_per10  =  -0.0977365345476
slope_per90  =  0.116081655317
stetson_k  =  0.641652234227
weighted_mean  =  15.4770718719
weighted_std  =  0.340202263987
