-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336857403576
cusum  =  0.152506023716
eta  =  0.538049662263
hl_amp_ratio  =  0.435249518452
kurtosis  =  -0.437130402345
n_points  =  376
period  =  0.605312770513
period_SNR  =  40.0766708115
period_log10FAP  =  -42.4066823557
period_uncertainty  =  8.20262594523e-05
phase_cusum  =  0.251177895773
phase_eta  =  0.401045592538
phi21  =  0.682541299132
phi31  =  4.58524111487
quartile31  =  0.55
r21  =  0.497368964677
r31  =  0.343048928958
shapiro_w  =  0.908066272736
skewness  =  -0.787714475085
slope_per10  =  -0.0838797848577
slope_per90  =  0.119879594268
stetson_k  =  0.763037903455
weighted_mean  =  13.9296341693
weighted_std  =  0.3373324967
