-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.192698667578
cusum  =  0.154299508124
eta  =  0.4737782285
hl_amp_ratio  =  0.85331489703
kurtosis  =  -1.07860057789
n_points  =  372
period  =  0.587525869565
period_SNR  =  49.4035177284
period_log10FAP  =  -54.1734783502
period_uncertainty  =  7.71740285961e-05
phase_cusum  =  0.253518993258
phase_eta  =  0.0893140873432
phi21  =  -2.01727100759
phi31  =  -0.74186682657
quartile31  =  0.3
r21  =  0.493147966255
r31  =  0.223858985403
shapiro_w  =  0.955184400082
skewness  =  -0.197157695366
slope_per10  =  -0.155469566227
slope_per90  =  0.360743480629
stetson_k  =  0.854316768873
weighted_mean  =  13.8213640464
weighted_std  =  0.173712610591
