-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3633360542
cusum  =  0.220534828257
eta  =  0.556241661204
hl_amp_ratio  =  0.423976086075
kurtosis  =  -1.28900759584
n_points  =  42
period  =  2.04131615637
period_SNR  =  8.66947076342
period_log10FAP  =  -2.97333979047
period_uncertainty  =  0.00134120698922
phase_cusum  =  0.328740280324
phase_eta  =  0.297507035431
phi21  =  -1.33312334576
phi31  =  -3.46672363974
quartile31  =  0.545
r21  =  0.150700062091
r31  =  0.169152061395
shapiro_w  =  0.914746046066
skewness  =  -0.309432908641
slope_per10  =  -0.886336219394
slope_per90  =  0.785600002855
stetson_k  =  0.795371281335
weighted_mean  =  12.4841484716
weighted_std  =  0.289684054305
