-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309433992884
cusum  =  0.121990261091
eta  =  0.509779118005
hl_amp_ratio  =  0.408708893857
kurtosis  =  -0.743927953102
n_points  =  355
period  =  0.505929502321
period_SNR  =  50.3382356455
period_log10FAP  =  -56.2576895568
period_uncertainty  =  8.19274828222e-05
phase_cusum  =  0.229940421254
phase_eta  =  0.076302135584
phi21  =  -2.2825111992
phi31  =  -1.32697998815
quartile31  =  0.43
r21  =  0.413984214518
r31  =  0.22854857357
shapiro_w  =  0.897063434124
skewness  =  -0.677948292103
slope_per10  =  -0.144332715156
slope_per90  =  0.189942522778
stetson_k  =  0.802681696495
weighted_mean  =  13.3071817755
weighted_std  =  0.25188951578
