-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322286814108
cusum  =  0.19936475811
eta  =  1.30042918959
hl_amp_ratio  =  0.442573674845
kurtosis  =  7.3322106992
n_points  =  108
period  =  0.70679281397
period_SNR  =  15.2758679558
period_log10FAP  =  -5.78536254316
period_uncertainty  =  8.17290497654e-05
phase_cusum  =  0.20279133989
phase_eta  =  0.833625271059
phi21  =  0.694087249717
phi31  =  4.09271453997
quartile31  =  0.365
r21  =  0.278238739658
r31  =  0.262370700141
shapiro_w  =  0.835228443146
skewness  =  -1.97488823906
slope_per10  =  -0.322999975178
slope_per90  =  0.67760000471
stetson_k  =  0.735690196693
weighted_mean  =  12.8333333333
weighted_std  =  0.297240394045
