-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.392076406462
cusum  =  0.1240818502
eta  =  0.57511568466
hl_amp_ratio  =  0.509118431599
kurtosis  =  0.0413730743403
n_points  =  290
period  =  1.08514436431
period_SNR  =  40.8474172205
period_log10FAP  =  -33.7344914055
period_uncertainty  =  0.000336124539795
phase_cusum  =  0.28308452542
phase_eta  =  0.229797952583
phi21  =  0.961205516241
phi31  =  1.98019225894
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.479084355318
r31  =  0.338721175972
shapiro_w  =  0.906757891178
skewness  =  -0.925380739818
slope_per10  =  -0.250105980197
slope_per90  =  0.283593447562
stetson_k  =  0.733779802482
weighted_mean  =  15.5848412169
weighted_std  =  0.310076357995
