-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366775895763
cusum  =  0.112585629371
eta  =  0.543033086324
hl_amp_ratio  =  0.298499415775
kurtosis  =  -0.325143330581
n_points  =  369
period  =  0.561784381254
period_SNR  =  42.9256932809
period_log10FAP  =  -44.8304794964
period_uncertainty  =  8.89405982478e-05
phase_cusum  =  0.247157706418
phase_eta  =  0.19093424323
phi21  =  0.812170760452
phi31  =  1.9404759848
quartile31  =  0.41
r21  =  0.499168737519
r31  =  0.264124619481
shapiro_w  =  0.877272665501
skewness  =  -0.918307530154
slope_per10  =  -0.115729110119
slope_per90  =  0.222500702675
stetson_k  =  0.702643900178
weighted_mean  =  14.1575567706
weighted_std  =  0.299441056729
