-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.368628684969
cusum  =  0.177108379847
eta  =  0.653583259064
hl_amp_ratio  =  0.449189332824
kurtosis  =  0.0855520480567
n_points  =  184
period  =  0.510259871497
period_SNR  =  24.7330738324
period_log10FAP  =  -18.1153179702
period_uncertainty  =  7.58953894476e-05
phase_cusum  =  0.276109364279
phase_eta  =  0.110053789522
phi21  =  -2.33446587036
phi31  =  -1.26479848674
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.548103485981
r31  =  0.34601393087
shapiro_w  =  0.903576016426
skewness  =  -0.964774505794
slope_per10  =  -0.261608477521
slope_per90  =  0.309166663792
stetson_k  =  0.729475208826
weighted_mean  =  14.5006290049
weighted_std  =  0.299595394868
