-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.212137612763
cusum  =  0.063136156177
eta  =  0.621758862245
hl_amp_ratio  =  0.812591486408
kurtosis  =  -1.33352485075
n_points  =  504
period  =  0.29376117266
period_SNR  =  80.7079895399
period_log10FAP  =  -91.3565706802
period_uncertainty  =  2.34334057478e-05
phase_cusum  =  0.255763532936
phase_eta  =  0.150506033737
phi21  =  1.38026404449
phi31  =  -0.152782076401
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.200071911908
r31  =  0.0638366090662
shapiro_w  =  0.929041445255
skewness  =  -0.100227648534
slope_per10  =  -0.0866826379834
slope_per90  =  0.0723000891559
stetson_k  =  0.882555149627
weighted_mean  =  14.213442039
weighted_std  =  0.16372797105
