-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.313411322931
cusum  =  0.187271069172
eta  =  0.478324206115
hl_amp_ratio  =  0.882744777791
kurtosis  =  -1.08649720478
n_points  =  252
period  =  0.52228421875
period_SNR  =  32.063551383
period_log10FAP  =  -27.2398660091
period_uncertainty  =  9.38010480597e-05
phase_cusum  =  0.246463200052
phase_eta  =  0.339918885264
phi21  =  -2.27897749478
phi31  =  -0.798557627942
quartile31  =  0.45
r21  =  0.437482661477
r31  =  0.302761204456
shapiro_w  =  0.941080391407
skewness  =  -0.341380189986
slope_per10  =  -0.172821878016
slope_per90  =  0.132812484448
stetson_k  =  0.853037390998
weighted_mean  =  14.3941703076
weighted_std  =  0.274067207698
