-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.021622936459
cusum  =  0.172556758307
eta  =  1.24439188989
hl_amp_ratio  =  0.78768641782
kurtosis  =  0.448519292094
n_points  =  358
period  =  0.324195701451
period_SNR  =  15.1129671687
period_log10FAP  =  -5.5450046036
period_uncertainty  =  2.33958073998e-05
phase_cusum  =  0.117694763494
phase_eta  =  1.64730265592
phi21  =  1.47774434199
phi31  =  1.74479829167
quartile31  =  0.05
r21  =  0.375134212882
r31  =  0.174115233061
shapiro_w  =  0.978943645954
skewness  =  -0.405627841167
slope_per10  =  -0.106278647718
slope_per90  =  0.0761960592787
stetson_k  =  0.756667691502
weighted_mean  =  16.0435259179
weighted_std  =  0.0444032306341
