-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208524942897
cusum  =  0.143528005465
eta  =  0.595114505224
hl_amp_ratio  =  0.455912708633
kurtosis  =  -0.605411437811
n_points  =  271
period  =  0.566661897824
period_SNR  =  32.341222899
period_log10FAP  =  -32.3058703632
period_uncertainty  =  9.0135189856e-05
phase_cusum  =  0.239486308889
phase_eta  =  0.192518082993
phi21  =  -2.00893806941
phi31  =  -0.786890012851
quartile31  =  0.24
r21  =  0.534252894028
r31  =  0.312081489915
shapiro_w  =  0.936918079853
skewness  =  -0.605952105227
slope_per10  =  -0.196532052292
slope_per90  =  0.364310456738
stetson_k  =  0.767851207728
weighted_mean  =  13.2911808118
weighted_std  =  0.17774958691
