-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.164615851343
cusum  =  0.137908451853
eta  =  0.427119528035
hl_amp_ratio  =  1.59198594961
kurtosis  =  -0.0335622790743
n_points  =  440
period  =  0.203519215261
period_SNR  =  14.3250482364
period_log10FAP  =  -11.5592222402
period_uncertainty  =  1.17361668115e-05
phase_cusum  =  0.162658229251
phase_eta  =  1.75486947563
phi21  =  2.77115092136
phi31  =  4.34919105748
quartile31  =  0.41
r21  =  0.453930447386
r31  =  0.240377833018
shapiro_w  =  0.951954782009
skewness  =  -0.126179100558
slope_per10  =  -0.0132733408622
slope_per90  =  0.0138246781005
stetson_k  =  0.775653058799
weighted_mean  =  15.4662597949
weighted_std  =  0.256316891841
