-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.276649260438
cusum  =  0.170288449415
eta  =  0.550953945939
hl_amp_ratio  =  0.822650634348
kurtosis  =  -0.304975678232
n_points  =  191
period  =  0.47686013701
period_SNR  =  29.1087572933
period_log10FAP  =  -21.5886381057
period_uncertainty  =  9.41082911309e-05
phase_cusum  =  0.219661592969
phase_eta  =  0.472153809717
phi21  =  1.09842391002
phi31  =  2.59574443568
quartile31  =  0.385
r21  =  0.361940573746
r31  =  0.0878515606072
shapiro_w  =  0.974841296673
skewness  =  -0.381754608067
slope_per10  =  -0.140115094002
slope_per90  =  0.285455377969
stetson_k  =  0.810752606665
weighted_mean  =  13.8143528588
weighted_std  =  0.242010801754
