-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249658452051
cusum  =  0.174543281728
eta  =  0.542599496905
hl_amp_ratio  =  1.10496340997
kurtosis  =  -0.10651664683
n_points  =  349
period  =  0.302075117317
period_SNR  =  44.5875548788
period_log10FAP  =  -45.5459454857
period_uncertainty  =  2.57163998688e-05
phase_cusum  =  0.214334947481
phase_eta  =  0.559902095232
phi21  =  1.49653868496
phi31  =  2.54035904727
quartile31  =  0.31
r21  =  0.16795125364
r31  =  0.0335893588695
shapiro_w  =  0.982814610004
skewness  =  0.0544569028292
slope_per10  =  -0.0436725983418
slope_per90  =  0.0538436690583
stetson_k  =  0.824731275025
weighted_mean  =  12.6645215311
weighted_std  =  0.19488921099
