-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.458749285529
cusum  =  0.343503747252
eta  =  0.774152670555
hl_amp_ratio  =  0.537078002179
kurtosis  =  -1.15932079287
n_points  =  40
period  =  0.261610005869
period_SNR  =  8.47120071663
period_log10FAP  =  -2.02694451726
period_uncertainty  =  2.74166850375e-05
phase_cusum  =  0.261058430547
phase_eta  =  0.656280988545
phi21  =  -0.31319854717
phi31  =  -1.27002099144
quartile31  =  0.525
r21  =  0.113412355107
r31  =  0.0523140206779
shapiro_w  =  0.939300298691
skewness  =  -0.255105002314
slope_per10  =  -0.220474994276
slope_per90  =  0.176616549335
stetson_k  =  0.785957309034
weighted_mean  =  16.3824895011
weighted_std  =  0.338071056073
