-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337112790181
cusum  =  0.147366001335
eta  =  0.468802172663
hl_amp_ratio  =  0.384046895175
kurtosis  =  -0.625380825657
n_points  =  347
period  =  0.52184267523
period_SNR  =  41.7665419221
period_log10FAP  =  -43.2913558209
period_uncertainty  =  7.58183712741e-05
phase_cusum  =  0.226083700338
phase_eta  =  0.0878890384121
phi21  =  3.8281204798
phi31  =  5.0026543119
quartile31  =  0.395
r21  =  0.517364973769
r31  =  0.384167069232
shapiro_w  =  0.916027009487
skewness  =  -0.70113393416
slope_per10  =  -0.152322287783
slope_per90  =  0.157433295952
stetson_k  =  0.752016228474
weighted_mean  =  16.2942453087
weighted_std  =  0.279022732816
