-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280391588318
cusum  =  0.0913459423949
eta  =  0.523009295859
hl_amp_ratio  =  0.332048350306
kurtosis  =  -1.24839403451
n_points  =  373
period  =  0.55880969252
period_SNR  =  45.8000837319
period_log10FAP  =  -52.2339724443
period_uncertainty  =  8.37293533959e-05
phase_cusum  =  0.243702273733
phase_eta  =  0.255912939325
phi21  =  -2.20406113187
phi31  =  -4.17234732025
quartile31  =  0.45
r21  =  0.458430914308
r31  =  0.274458021066
shapiro_w  =  0.879916608334
skewness  =  -0.49274241394
slope_per10  =  -0.145583337871
slope_per90  =  0.223735404836
stetson_k  =  0.777930560122
weighted_mean  =  14.8618465936
weighted_std  =  0.251000610048
