-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387840135944
cusum  =  0.194648455742
eta  =  0.648980707217
hl_amp_ratio  =  0.421285616687
kurtosis  =  -0.802291506551
n_points  =  301
period  =  0.484491111664
period_SNR  =  45.6463011085
period_log10FAP  =  -36.9006200302
period_uncertainty  =  6.699268813e-05
phase_cusum  =  0.284290939439
phase_eta  =  0.386544774459
phi21  =  -2.33130620474
phi31  =  -1.3268760217
quartile31  =  0.56
r21  =  0.394383501619
r31  =  0.271140957423
shapiro_w  =  0.900946319103
skewness  =  -0.654383312134
slope_per10  =  -0.0642323289657
slope_per90  =  0.0998298236419
stetson_k  =  0.747042475846
weighted_mean  =  16.2902475797
weighted_std  =  0.359281134052
