-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.329345496037
cusum  =  0.0949481168934
eta  =  0.478203526903
hl_amp_ratio  =  0.239516750508
kurtosis  =  -0.0901518956782
n_points  =  656
period  =  0.529474279396
period_SNR  =  45.3404894888
period_log10FAP  =  -82.1069066896
period_uncertainty  =  7.80521095646e-05
phase_cusum  =  0.18133314688
phase_eta  =  0.492678775116
phi21  =  0.535171766347
phi31  =  -1.96300587618
quartile31  =  0.41
r21  =  0.316905034361
r31  =  0.116079388528
shapiro_w  =  0.855158507824
skewness  =  -1.03336316068
slope_per10  =  -0.0543640297709
slope_per90  =  0.0353010145222
stetson_k  =  0.67130620338
weighted_mean  =  16.3908015138
weighted_std  =  0.304013413771
