-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.436746161793
cusum  =  0.168916635891
eta  =  0.493185391155
hl_amp_ratio  =  0.379538387034
kurtosis  =  -0.34282070346
n_points  =  282
period  =  0.522833908684
period_SNR  =  41.5872854426
period_log10FAP  =  -37.1124062687
period_uncertainty  =  9.36139526313e-05
phase_cusum  =  0.216317950252
phase_eta  =  0.121492334996
phi21  =  0.921762638502
phi31  =  1.97446472836
quartile31  =  0.585
r21  =  0.422095356945
r31  =  0.282973146272
shapiro_w  =  0.897964775562
skewness  =  -0.836332981974
slope_per10  =  -0.0922467599392
slope_per90  =  0.14458660102
stetson_k  =  0.749676320155
weighted_mean  =  12.4573358586
weighted_std  =  0.376806052685
