-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408693601988
cusum  =  0.130099081001
eta  =  0.695466532085
hl_amp_ratio  =  0.633810820221
kurtosis  =  -0.789362385977
n_points  =  315
period  =  0.382126713768
period_SNR  =  37.0502281313
period_log10FAP  =  -34.6330886872
period_uncertainty  =  3.98214587069e-05
phase_cusum  =  0.21238000981
phase_eta  =  0.180060143621
phi21  =  4.12018786557
phi31  =  5.46527909975
quartile31  =  0.6
r21  =  0.56980083775
r31  =  0.318838978901
shapiro_w  =  0.959986150265
skewness  =  -0.255292303375
slope_per10  =  -0.0640414295108
slope_per90  =  0.104143263689
stetson_k  =  0.816170542264
weighted_mean  =  13.732563502
weighted_std  =  0.371222362546
