-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229379078727
cusum  =  0.120097069816
eta  =  0.603223672509
hl_amp_ratio  =  1.85804979706
kurtosis  =  -1.41849922337
n_points  =  358
period  =  1.10050822413
period_SNR  =  64.1668825582
period_log10FAP  =  -62.8577942143
period_uncertainty  =  0.000404350902399
phase_cusum  =  0.262750318395
phase_eta  =  0.0665804637486
phi21  =  1.86550985062
phi31  =  3.31609540483
quartile31  =  0.31
r21  =  0.28049369471
r31  =  0.0956148853137
shapiro_w  =  0.921822011471
skewness  =  0.140025634724
slope_per10  =  -0.466080271784
slope_per90  =  0.399926265475
stetson_k  =  0.870411692405
weighted_mean  =  14.1947672959
weighted_std  =  0.16966177996
