-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.398686684974
cusum  =  0.168718465
eta  =  0.670164446109
hl_amp_ratio  =  0.345759739735
kurtosis  =  -1.21599317444
n_points  =  132
period  =  0.407514711595
period_SNR  =  17.710723805
period_log10FAP  =  -11.8678515937
period_uncertainty  =  8.39544146141e-05
phase_cusum  =  0.238177406396
phase_eta  =  0.372308997723
phi21  =  0.794539428265
phi31  =  1.82614928284
quartile31  =  0.73
r21  =  0.616056395038
r31  =  0.349548731629
shapiro_w  =  0.888957619667
skewness  =  -0.5041418993
slope_per10  =  -0.119374084871
slope_per90  =  0.355420634472
stetson_k  =  0.751564256785
weighted_mean  =  13.3140412979
weighted_std  =  0.408101451547
