-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358236874761
cusum  =  0.113209781062
eta  =  0.515426713024
hl_amp_ratio  =  0.542264128032
kurtosis  =  -0.953847755438
n_points  =  333
period  =  0.465205606122
period_SNR  =  41.9110837454
period_log10FAP  =  -44.9146409683
period_uncertainty  =  5.89434916237e-05
phase_cusum  =  0.237833247387
phase_eta  =  0.351646319266
phi21  =  4.05439185389
phi31  =  5.2910155923
quartile31  =  0.55
r21  =  0.373815382538
r31  =  0.164737147258
shapiro_w  =  0.914637744427
skewness  =  -0.52934897281
slope_per10  =  -0.0724726534039
slope_per90  =  0.130473333721
stetson_k  =  0.813130703522
weighted_mean  =  14.7966092778
weighted_std  =  0.313977554097
