-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.24


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.00189083749
cusum  =  0.394215385956
eta  =  0.628869872398
hl_amp_ratio  =  3.51159372131
kurtosis  =  -1.06206042642
n_points  =  40
period  =  0.687349386496
period_SNR  =  7.79512860334
period_log10FAP  =  -2.13702994141
period_uncertainty  =  0.000189248192875
phase_cusum  =  0.343629365392
phase_eta  =  0.496654906396
phi21  =  -1.12921508904
phi31  =  0.878840875105
quartile31  =  0.935
r21  =  0.141736018871
r31  =  0.298202189902
shapiro_w  =  0.874786138535
skewness  =  0.569975136099
slope_per10  =  -0.618899995461
slope_per90  =  0.734699999448
stetson_k  =  0.781552934561
weighted_mean  =  11.7295196507
weighted_std  =  0.668086778747
