-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.403410197449
cusum  =  0.168794170922
eta  =  0.520891615629
hl_amp_ratio  =  0.179893813071
kurtosis  =  -0.495378371896
n_points  =  269
period  =  0.45164973052
period_SNR  =  35.9454872864
period_log10FAP  =  -37.0725037151
period_uncertainty  =  5.79543368141e-05
phase_cusum  =  0.24721225037
phase_eta  =  0.0872622751717
phi21  =  -2.45780191061
phi31  =  -4.69316646958
quartile31  =  0.49
r21  =  0.424550683102
r31  =  0.279103604548
shapiro_w  =  0.824759364128
skewness  =  -0.94259186106
slope_per10  =  -0.14948771418
slope_per90  =  0.251300008968
stetson_k  =  0.691858210198
weighted_mean  =  13.5887585777
weighted_std  =  0.344084516422
