-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37433100902
cusum  =  0.118544641333
eta  =  0.534619667943
hl_amp_ratio  =  0.430034164301
kurtosis  =  -1.00903344567
n_points  =  368
period  =  0.49077936527
period_SNR  =  46.4768610343
period_log10FAP  =  -48.9250352222
period_uncertainty  =  6.70243873671e-05
phase_cusum  =  0.254773672439
phase_eta  =  0.329232162578
phi21  =  3.91932897798
phi31  =  5.15485020938
quartile31  =  0.5325
r21  =  0.383599985334
r31  =  0.236057461547
shapiro_w  =  0.894726991653
skewness  =  -0.588668304257
slope_per10  =  -0.0826884447525
slope_per90  =  0.16626485821
stetson_k  =  0.81175404154
weighted_mean  =  13.6168147473
weighted_std  =  0.324384698454
