-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2947711895
cusum  =  0.156122818059
eta  =  0.68849756707
hl_amp_ratio  =  0.380085260305
kurtosis  =  -1.07115862713
n_points  =  332
period  =  0.5520256916
period_SNR  =  50.0738131462
period_log10FAP  =  -43.8389819081
period_uncertainty  =  8.69605710069e-05
phase_cusum  =  0.28100796259
phase_eta  =  0.1813442211
phi21  =  0.948248027084
phi31  =  1.96471367124
quartile31  =  0.48
r21  =  0.458496764596
r31  =  0.341678011462
shapiro_w  =  0.902859032154
skewness  =  -0.484674196318
slope_per10  =  -0.125500311533
slope_per90  =  0.210505659516
stetson_k  =  0.766805097436
weighted_mean  =  15.5428455261
weighted_std  =  0.284018438524
