-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381467696826
cusum  =  0.119204818237
eta  =  0.549755344639
hl_amp_ratio  =  0.302072652058
kurtosis  =  -0.630347839175
n_points  =  344
period  =  0.466572642088
period_SNR  =  40.9516263027
period_log10FAP  =  -42.7667781464
period_uncertainty  =  6.06568707304e-05
phase_cusum  =  0.257627038413
phase_eta  =  0.404087351869
phi21  =  0.812965684394
phi31  =  2.06922690932
quartile31  =  0.515
r21  =  0.357999712089
r31  =  0.18407053206
shapiro_w  =  0.883102834225
skewness  =  -0.793146797684
slope_per10  =  -0.0851328846232
slope_per90  =  0.0923766462271
stetson_k  =  0.721338585959
weighted_mean  =  14.7680423506
weighted_std  =  0.338136132452
