-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256846816992
cusum  =  0.125337158576
eta  =  0.470746357353
hl_amp_ratio  =  0.47061683154
kurtosis  =  -0.474257442056
n_points  =  252
period  =  0.528063312337
period_SNR  =  32.7972722495
period_log10FAP  =  -33.2432129282
period_uncertainty  =  6.27600807934e-05
phase_cusum  =  0.254200572162
phase_eta  =  0.143687914311
phi21  =  -2.10924180843
phi31  =  -3.91307379813
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.470531356229
r31  =  0.222987526568
shapiro_w  =  0.933224499226
skewness  =  -0.66227582318
slope_per10  =  -0.17272440492
slope_per90  =  0.373891473277
stetson_k  =  0.785562696795
weighted_mean  =  13.4213337757
weighted_std  =  0.208476349407
