-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.21352061826
cusum  =  0.0903182014298
eta  =  0.622162116108
hl_amp_ratio  =  1.43909961706
kurtosis  =  -1.55222412621
n_points  =  368
period  =  0.291451654398
period_SNR  =  58.6846203171
period_log10FAP  =  -68.3695008824
period_uncertainty  =  2.31200742629e-05
phase_cusum  =  0.241398710847
phase_eta  =  0.0681096753077
phi21  =  -1.56491124877
phi31  =  0.324541486368
quartile31  =  0.3
r21  =  0.13183968523
r31  =  0.103595916151
shapiro_w  =  0.892146468163
skewness  =  0.157716168216
slope_per10  =  -0.112353426836
slope_per90  =  0.0892339744018
stetson_k  =  0.905871648661
weighted_mean  =  14.0208617049
weighted_std  =  0.153751569551
