-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0229064459108
cusum  =  0.113169750975
eta  =  1.28832146245
hl_amp_ratio  =  1.08489189449
kurtosis  =  3.43844912363
n_points  =  243
period  =  0.107534255296
period_SNR  =  13.8233323849
period_log10FAP  =  -4.45850735997
period_uncertainty  =  2.64098373821e-06
phase_cusum  =  0.157269566123
phase_eta  =  1.94715314716
phi21  =  1.11965957226
phi31  =  0.74072906896
quartile31  =  0.035
r21  =  0.123664557683
r31  =  0.0526686036617
shapiro_w  =  0.935302734375
skewness  =  -0.116942001999
slope_per10  =  -0.0447032060675
slope_per90  =  0.0451560186768
stetson_k  =  0.70437159242
weighted_mean  =  14.4130656109
weighted_std  =  0.0369601747662
