-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257046088485
cusum  =  0.108088545404
eta  =  0.572859261324
hl_amp_ratio  =  0.321990419309
kurtosis  =  0.66369841236
n_points  =  281
period  =  0.566053252558
period_SNR  =  31.5018486646
period_log10FAP  =  -31.3291946678
period_uncertainty  =  9.04758753343e-05
phase_cusum  =  0.238130804577
phase_eta  =  0.297958745053
phi21  =  0.854894323446
phi31  =  -1.18217872099
quartile31  =  0.39
r21  =  0.440288126651
r31  =  0.375518909598
shapiro_w  =  0.885295331478
skewness  =  -1.03330325462
slope_per10  =  -0.157996777141
slope_per90  =  0.298884560228
stetson_k  =  0.738675837112
weighted_mean  =  13.1216367981
weighted_std  =  0.243687956811
