-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310171751387
cusum  =  0.153892664366
eta  =  0.473418586658
hl_amp_ratio  =  0.452009548771
kurtosis  =  -0.781181386526
n_points  =  368
period  =  0.55489046151
period_SNR  =  43.4095668064
period_log10FAP  =  -47.5353754398
period_uncertainty  =  8.53572597397e-05
phase_cusum  =  0.245832915461
phase_eta  =  0.0354648944784
phi21  =  0.651656748158
phi31  =  1.62710420281
quartile31  =  0.43
r21  =  0.475559510993
r31  =  0.400016475202
shapiro_w  =  0.876815676689
skewness  =  -0.747719690122
slope_per10  =  -0.163812646994
slope_per90  =  0.235092292778
stetson_k  =  0.754761446824
weighted_mean  =  16.1678583727
weighted_std  =  0.298548810568
